\part{Testes do Hardware}

\chapter{Testes de STRESS do Hardware}

DATA: 23/09/2005

Proposta de testes para checagem do hardware do sistema.


Para a realização dos testes de STRESS do hardware do LabCluster foi adotado a seguinte estratégia: instalação do 0 (zero) de todas as maquinas do cluster com um mesmo sistema base e com as ferramentas de benchmark.

Para o benchmark das maquinas do cluster serão levantados os seguintes dados:
	\begin{itemize}
	\item latência
	\item i/o
	\item CPU
	\item memoria
	\item cache
	\item ???
	\end{itemize}

Todos os dados obtidos serão armazenados para futuros cruzamentos de informações em outros testes
<TODO> observar a forma e a base de como os dados foram e ou estao sendo obtidos. </TODO>


Para a excução destes testes, foram adotados os seguintes softwares:
	\begin{itemize}
	\item IOZONE
	\item netpipe
	\item lmbench
	\end{itemize}

<TODO> descrever como são feitos esses testes, como as ferramentas são utilizadas, e possíveis problemas nesses testes. </TODO>