\part{O Hardware disponível no LabCluster}

\chapter{O Hardware licitado}


bla bla bla ...

Foram comprados 3 tipos de maquinas:

	16 maq para aplic
	8 para DB
	8 para armazenamento


\section{A Licitação}

\section{A informação direta do Hardware}


\part{A instalaçaõ do Cluster}


\chapter{A Segmentação}

Para facilitar os trabalhos internos, e para podermos disponibilizar vários sistemas para a comunidade externa ao LabCluster, foi definido a criação de duas infra-estruturas paralelas para o ambiente.

\begin{enumerate}
\item O Cluster em PRODUÇÂO: \\
		Foram separadas um conjunto de maquinas, mais informações na seção \ref{CLproducao}
\item O Cluster de Testes:
		Este é o sistema no qual serão feitos todos os estudos e testes dos projetos no qual o LabCluster está envolvido. Mais informações na seção \ref{CLtestes}
\end{enumerate}


\section{O Cluster em Produção}
\label{CLproducao}

Para o sistema que ficará em Produção, foram selecionados 1 (um) grupo de máquinas de cada conjunto comprado para o LabCluster. Ou seja:

	\begin{itemize}
	\item  4 maquinas do conjunto de aplicações que :\\
		Serão organizadas em 2 cluster separados em 2X2, o quais teram HA
	\item 2 máquinas do DB:\\
		que serão usadas para ???
	\item 2 máquinas do conjunto de armazenamento que:\\
		que serão usados em um servidor raid de armazenamento de informações com replicacao de dados e HA.
	\end{itemize}


Com essa configuração poderá se ter uma ideia de um sistema complexo de TI em produção.


\section{O Cluster de testes}
\label{CLtestes}

O restante das maquinas serão usados para testes de tecnologias em SL para os projetos do LabCluster.
