%\addcontentsline{toc}{part}{Apêndices}
\part{Apêndices}

\appendix

\input{apendice/cc-gpl.tex}

\input{apendice/marca-registradas.tex}

\input{Guia/Abreviaturas.tex}

\input{apendice/tecnologias.tex}

\input{apendice/glossario.tex}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %O LabCluster
% \chapter{O Ambiente LabCluster}
% 
% O LabCluster é o laboratório da SLTI/MP que provê infra-estrutura tecnológica e computacional, baseada em computação distribuída e padrões abertos de \textit{hardware} e \textit{software} para os projetos internos ou em parceria com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. O laboratório é um ambiente de testes, prospecção e análise de tecnologias, em especial de ``Cluster e Grid".
% 
% Alguns exemplos de ações práticas da SLTI com a aplicação de tecnologias de ``Cluster e Grid"~ neste laboratório são:
% \begin{itemize}
% 	\item Tamanduá: projeto piloto de mineração da base de dados de compras governamentais. O processo de mineração de dados tem como principais objetivos descobrir relacionamentos, geralmente não triviais, entre dados armazenados, fornecer subsídios para que seja possível realizar previsão de tendências futuras com base nos registros acumulados, bem como estabelecer parâmetros para análise e auditoria das informações coletadas.
% 
% 	\item Projeto Qualidade de Dados Sociais: foi realizada uma chamada pública em 2005 e posteriormente uma aquisição de solução baseada em tecnologia de Cluster para tratamento de qualidade de dados, que busca identificar inconsistências e fraudes no acervo de bases de dados sociais do governo. Foram utilizadas as bases: SISOBI, SIM, GFIP, CADUNICO e do Censo Previdenciário. O acervo de dados tratado neste projeto é da ordem de 300 milhões de registros, com possibilidade de expansão para até 1 bilhão de registros.
% 	\item Projeto de Integração, Inteligência e Informação de Governo ($I^3-Gov$): hospedagem do sistema desenvolvido para integrar e oferecer aos gestores do governo federal uma visão voltada para o custeio da administração pública. Foi desenvolvida uma arquitetura referencial de integração de sistemas governamentais baseada em padrões abertos e Web Services.
% 
% 	\item Guia de administração de ambientes em ``Cluster e Grid"~: este documento possui um conjunto de justificativas para a adoção de tecnologias baseadas em computação distribuída pelo governo brasileiro e uma abordagem técnica e gerencial das tecnologias de Cluster de Processamento de Alto Desempenho, Cluster de Aplicação, Cluster e replicação de Banco de Dados, Cluster de Armazenamento, Grid de saco-de-tarefas, Virtualização de recursos computacionais.
% 
% 	\item Testes, análises e prospecção tecnológica: foram realizados testes, análises e prospecções tecnológicas das tecnologias de Processamento de Alto Desempenho (MPI e PVM), Sistema de Arquivos Compartilhados (GFS, OCFS2, OCFS), Cluster de Banco de Dados (Oracle RAC, Sequoia, PgCluster, Pargres), Cluster de Aplicação (Linux Virtual Server, HeartBeat, CARP), Virtualização de Recursos (VMware e Xen).
% \end{itemize}
% 
% 
% \section{Histórico do LabCluster}
% 
% O Departamento de Integração de Sistemas de Informação (DSI), da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação possui como atribuição definir as regras e padrões de integração do Governo Federal.
% 
% No Departamento são desenvolvidos projetos relacionados com a integração dos sistemas estruturadores do Governo Federal, integração das bases de cadastros sociais, definição de padrões abertos para interoperabilidade\footnote{E-Ping - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico.}, migração para software livre\footnote{Guia de Referência de Migração para software livre do Governo Federal} e inovações tecnológicas baseadas em tecnologias emergentes e abertas.
% 
% Tais iniciativas objetivam a transparência nas relações tecnológicas internas na Administração Pública Federal, melhoria da qualidade do serviço de Governo Eletrônico aos cidadãos, racionalização do uso de recursos públicos em tecnologia da informação, independência tecnológica e inserção do uso de tecnologias inovadoras no Governo Federal.
% 
% Até 2004 a Secretaria não dispunha de um laboratório para a implementação de projetos piloto, provas de conceito e prospecção Tecnológica. Esta carência de laboratório muitas vezes dificultava a realização dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Integração de Sistemas de Informação uma vez que o referido Departamento via-se obrigado a depender de atores externos, que nem sempre possuem a possibilidade de atender as demandas dentro do prazo exeqüível.
% 
% O primeiro laboratório piloto foi implementado com estações de trabalho do próprio ministério para atender a demanda de otimização de compras governamentais através do uso de tecnologia baseada em \textit{data minning} para pesquisar os melhores e piores padrões de compra. O software utilizado neste projeto foi o Tamanduá\footnote{\url{http://tamandua.speed.dcc.ufmg.br/}} um software de mineração de dados em Cluster desenvolvido pela UFMG com recursos de financiamento do Governo Federal através da FINEP e disponibilizado como software livre.
% 
% Este laboratório piloto era composto por um conjunto de 8 máquinas desktop %\footnote{A especificação de hardware destas máquinas encontra-se disponível na seção \ref{especificacao_novadata_desktop}}
% interligadas em um switch 100Mbps dedicado de 12 portas e configuradas como um Cluster de processamento baseado em tecnologia PVM\footnote{Parallel Virtual Machine - Máquina paralela virtual}.
% 
% Os resultados deste projeto foram muito proveitosos e a Secretaria resolveu investir na criação de um Laboratório de Inovações Tecnológicas em Cluster e Grid, para tanto foi realizada a aquisição de 32 servidores dual processados totalizando uma capacidade de 64 processadores Xeon de 2.4Ghz, 80GB de memória ram e 7.36TB de armazenamento em disco rígido. 
% 
% Este laboratório foi denominado LabCluster por conta do projeto de inovações tecnológicas em Cluster e Grid que busca construir alternativas economicamente viáveis,  tecnologicamente sustentáveis e inovadoras ao uso de computadores de grande porte.
% 
% 
% \section{Missão do LabCluster}
% 
% A Missão do LabCluster é prover infra-estrutura tecnológica e computacional, baseada em computação distribuída e padrões abertos de hardware e software para os Projetos internos ou em parceria com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
% 
% O LabCluster é um ambiente de testes, prospecção e análise, onde são feitas provas de conceito, projetos piloto e não deve ser tratado como um ambiente de produção. Para a disponibilização de aplicações em produção deverá ser utilizada a infra-estrutura das empresas de TI do Governo Federal, tais como: DATAPREV e SERPRO.
% 
% \section{Descrição do Ambiente LabCluster}
% \label{partdescricao}
% 
% % Nesta Parte do documento será apresentada a descrição de hardware, software e infra-estrutura do ambiente LabCluster.
% 
% Em consonância com as diretrizes de Governo Eletrônico de racionalização de recursos e utilização de Software Livre:
% 
% \begin{itemize}
% 	\item Todo o hardware utilizado no laboratório é baseado em tecnologia i386 e padrões abertos. 
% 	\item Toda a infra-estrutura de software básico\footnote{Entende-se por software básico, o sistema operacional e os softwares e aplicações necessários para o funcionamento, administração e gerenciamento do Cluster.} do laboratório é em Software Livre ou aberto, para não comprometer a adoção de tecnologias inovadoras pelo governo com os custos de aquisição de licenças de software.\\
% 	Exceções: 
% 	\begin{itemize}
% 		\item Poderão existir aplicações específicas de projetos, que não serão Software Livre ou aberto, mas a infra-estrutura de software base será totalmente livre ou aberta
% 	\end{itemize}
% \end{itemize}
% 
% % \newpage
% \section{Infra-estrutura de Hardware}
% A tabela \ref{tabela:hardware} apresenta resumidamente as configurações dos hardwares disponíveis no LabCluster, enquanto as seções subseqüentes apresentam o detalhamento das configurações disponíveis:
% \begin{table}[!htb]
% \begin{center}
% \begin{footnotesize}
% % use packages: array
% \begin{tabular}{|p{1.0cm}|p{3.5cm}|p{2.5cm}|p{3.0cm}|p{2.0cm}|}
% \hline
% 
% \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Servidores SuperMicro 1U}}\\ \hline
% Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% 16 & 02 x 2.4Ghz Xeon HT & 02 GB& 01 x IDE 80GB & 02 x Gigabit\\ \hline
% 
% \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Servidores SuperMicro 2U}}\\ \hline
% Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% 08 & 02 x 2.4Ghz Xeon HT & 04 GB & 01 x IDE 80GB & 10 x Gigabit\\ \hline
% 
% \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Servidor SuperMicro Gabinete}}\\ \hline
% Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% 08 & 02 x 2.4Ghz Xeon HT & 02 GB & 04 x IDE 200GB & 02 x Gigabit\\ \hline
% 
% % \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Servidor Dell 4U}}\\ \hline
% % Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% % 02 & 04 x 3.6Ghz HT & 12 GB & 04 x SCSI 146GB & 02 x Gigabit\\ \hline
% 
% \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Desktops Novadata}}\\ \hline
% Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% 12 & 01 x 2.4Ghz Pentium IV & 256MB & 01 x IDE 40GB & 01 x 100Mbps\\ \hline
% 
% \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Servidor Dell PowerEdge 1850}}\\ \hline
% Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% 08 & 02 x 3.6Ghz & 02 GB & 01 x SCSI 73GB & 02 x Gigabit\\ \hline
% 
% % \multicolumn{5}{|c|}{\textbf{Desktops Novadata}}\\ \hline
% % Quant. & CPU  & Memória & HD & Rede\\ \hline
% % 12 & 01 x 2.4Ghz Pentium IV & 256MB & 01 x IDE 40GB & 01 x 100Mbps\\ \hline
% \end{tabular}
% \end{footnotesize}
% \end{center}
% 
% \caption{Tabela de Hardware}
% \label{tabela:hardware}
% \end{table} 
% 
% \section{Política de Utilização do Ambiente LabCluster}
% 
% A Política de Utilização do Ambiente LabCluster é um documento criado dentro da SLTI para conduzir e propiciar uma melhor relação de trabalho dos interessados com o laboratório. Ele possui os seguintes objetivos:
% \begin{itemize}
% 	\item Definir qual a missão do LabCluster,
% 	\item Descrever os procedimentos de uso do ambiente LabCluster,
% 	\item Especificar a Infra-estrutura física e lógica, de hardware e software do LabCluster,
% 	\item Definir as políticas e normas de utilização do LabCluster,
% 	\item Definir as políticas e normas do ambiente de ''produção'' do LabCluster.
% \end{itemize}
% 
% Este documento pode ser obtido em: \www{http://guialivre.governoeletronico.gov.br/guiaonline/downloads/guias/politica.pdf}
% 
% %Retirado a politica
% % \chapter{Política de Utilização do Ambiente LabCluster}
% % 
% % %vou adicionar a politica ... em sua estrutra original.
% % 
% % % da politica .. 
% % \input{apendice/pol-introducao}
% % \input{apendice/pol-utilizacao}
% % \input{apendice/pol-seguranca}
% % \input{apendice/pol-descricao}
% % \appendix
% % \input{anexos}
% 
% 
% 
% \chapter{Outros Documentos Produzidos}
% 
% Em paralelo ao trabalho neste Guia, vários outros documentos foram trabalhados pela equipe da SLTI, e podem ser obtidos no sitio do Guia de Cluster: \www{http://guialivre.governoeletronico.gov.br/guiacluster/}.
% 
% Os documentos se situam em vários tópicos e necessidades sendo divididos da seguinte forma:
% 	\begin{itemize}
% 	\item Documentos internos:
% 		\begin{itemize}
% 		\item Política de Utilização do Ambiente LabCluster,
% 		\item Mineração de Dados - Tamanduá
% 		\end{itemize}
% 	\item Documentação de Tecnológias; que vem sendo escritas de forma colaborativa no wiki do seminário de cluster e grid~ \www{http://guialivre.governoeletronico.gov.br/mediawiki/index.php/DocumentacaoTecnologias}, como por exemplo:
% 		\begin{itemize}
% 		\item DRBD v07 - Distributed Replicated Block Device,
% 		\item DRBD v08 - OCFS2, LVS, Heartbeat e ldirector,
% 		\item  Virtualização de Recursos - Xen,
% 		\item  Implementação de Firewall Redundante com OpenBSD, Packet Filter, PFSYNC e CARP.
% 		\end{itemize}
% 	\item Traduções:
% 		\begin{itemize}
% 		\item Guia do Usuário Sequoia,
% 		\item Manual OpenMosix,
% % 		\item How-to PGpool,
% 		\item How-to PGcluster,
% \end{itemize}
% 
% \end{itemize}
